Technische Universität Graz WS 2005/2006 Institut für Mathematik D Hausarbeit 1 Prof. Dr. Olaf Steinbach 24.11.2005

Technische Numerik

S1 Sei f(x) = x^2 gegeben auf dem Intervall I = [0, 2]. Zu bestimmen sind für n = 2 die Interpolationen und die Projektionen auf den Raum der stückweise konstanten (Interpolationsknoten sind Elementmittelpunkte) bzw. stückweise linearen Ansatzfunktionen (Interpolationsknoten sind Knoten). Dabei gehe man von einer gleichmäßigen Unterteilung von I = [0, 2] aus. Anschließend berechne man die Approximationsfehler in der L_2-Norm und diskutiere das Ergebnis.